import React, { useCallback } from "react";
import { AppDispatch } from "app/store";
import { decodeToken } from "common/decodeToken";
import { useInterval } from "common/useInterval";
import { updateTokenAsync } from "features/auth/operations";
import { loadAccessToken } from "features/auth/utils";
import { DateTime } from "luxon";
import { useDispatch } from "react-redux";
//アクセストークンを更新する基準の秒数
const TOKEN_UPDATE_TIME = 5 * 60;
//アクセストークンの更新チェックを行う間隔（ミリ秒）
const TOKEN_UPDATE_INTERVAL_MS = 3 * 60 * 1000;

export const UpdateTokenTimer = () => {
  const dispatch: AppDispatch = useDispatch();

  // 期限が５分以内であれば更新APIを呼ぶ
  const updateToken = useCallback(async () => {
    // localStorageからトークンを取得
    const jwt = loadAccessToken();
    // selectorに以下の判定処理を移したかったが、初期表示時の値でしか判定できないのでComponent内に置く
    if (jwt) {
      const token = decodeToken(jwt);
      if (token) {
        const { exp } = token;
        const now = DateTime.local().toSeconds();
        if (exp - now <= TOKEN_UPDATE_TIME) {
          await dispatch(updateTokenAsync());
        }
      }
    }
  }, [dispatch]);

  useInterval(updateToken, TOKEN_UPDATE_INTERVAL_MS);

  // eslint-disable-next-line react/jsx-no-useless-fragment
  return <></>;
};
